Centrality (%)

10 20 30 40 50

Depletion yield (%)

0 1 2 3 4^{c < 2 GeV/T,assocp < 2 : 1 <T,trigp1 <}_{c < 2 GeV/T,assocp < 3 : 1 <T,trigp2 <} c < 3 GeV/

T,assoc p 2 < c < 2 GeV/

T,assoc p < 2 : 1 <

T,trig p AMPT: 1 < String melting on, rescattering on String melting off, rescattering on

ALICE = 2.76 TeV NNs Pb-Pb